Velocity residuals < 2 mm/yr are not displayed. NUVEL1A-NNR reference frame.

Goddard Space Flight Center VLBI solution KB 2007dn version 01

Differences between VLBI Velocities and Plate Model

SCALE ten mm/yr

pending_placement