Tangential

Radial

Vertical

stat1.dat,41 Max Amp=1.70e-03 cm

VR=83.5

50.00 sec

stat4.dat,94 Max Amp=5.70e-04 cm

VR=74.2 stat6.dat,107 Max Amp=3.79e-04 cm

VR=71.8 stat8.dat,110 Max Amp=4.14e-04 cm

VR=62.6

HUMO.BK.BH.LP5020SYN.data,146 Max Amp=5.38e-04 cm

VR=82.0

YBH.BK.BH.LP5020SYN.data,152 Max Amp=4.33e-04 cm

VR=80.0

Strike=191 ; 353

Rake =100 ; 75

Dip =57 ; 34

Mo =2.32e+23

Mw =4.9

Percent DC=69

Percent CLVD=31

Percent ISO=0

Variance=4.56e-09

Var. Red=7.53e+01

RES/Pdc.=6.58e-11 PT