Tangential

Radial

Vertical

stat1.dat,52 Max Amp=1.71e-03 cm

VR=85.2

45.00 sec

stat6.dat,115 Max Amp=4.74e-04 cm

VR=78.7

MOD_f0.05.data,132 Max Amp=2.48e-04 cm

VR=65.4

HUMO_f0.05.data,154 Max Amp=2.80e-04 cm

VR=83.1

YBH_f0.05.data,158 Max Amp=2.23e-04 cm

VR=76.4

Strike=161 ; 339

Rake =90 ; 88

Dip =79 ; 11

Mo =1.46e+23

Mw =4.7

Percent DC=47

Percent CLVD=53

Percent ISO=0

Variance=3.13e-09

Var. Red=8.11e+01

RES/Pdc.=6.61e-11 PT